0 20 40 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Raw Data, ToySpect P1 D1

0 20 40 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Reconstructed Data %SS of Raw = 100 %R^2(MM) = 100

0 20 40 0 0.05 0.1 0.15 0.2 nmf(1) Comp. 1

0 10 20 30 40 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 nmf(1) V curve, for Comp. 1

0 20 40 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12 nmf(1) Resid. 1

0 20 40 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12 nmf(1) Comp. 2

0 10 20 30 40 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 nmf(1) V curve, for Comp. 2

0 20 40 -6 -4 -2 0 2 4 x 10^{-14} nmf(1) Resid. 2