0 500 1000 1500 2000 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 Figure 3c

lag ρ

0.1 sec

1 sec

10 sec

Scale m (sec)

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0